\documentclass{book}

\usepackage{cprog}
\usepackage{cc_manual}
\usepackage{cc_manual_index}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{latex_converter}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{path}
\usepackage{ipe}
\usepackage{alltt}
\usepackage{pslatex}
\usepackage{psfrag}
\usepackage{rotating}
\usepackage{ifthen}

% set this to true for generating the pdf version of the manual (using
% ps2pdf from ghostscript).  If this is true when creating postscript,
% the table of contents (and several other things) will be blue.
\newboolean{usehyperref}
\setboolean{usehyperref}{false}
% minitoc and hyperref do not seem to work together so they should not both
% be true
\newboolean{useminitoc}
\setboolean{useminitoc}{true}


\ifthenelse{\boolean{usehyperref}}{
\usepackage[ps2pdf=true,
            colorlinks=true,
            linkcolor=blue,
            bookmarksnumbered=true,
            pdftitle={CGAL Basic Library Manuals},
            pdfkeywords={computational geometry, generic programming,
                         algorithms, software library, C++},
            pdfborder={0 0 0}]{hyperref}
}{}

\ifthenelse{\boolean{useminitoc}}{\usepackage{minitoc}}
{\newcommand{\minitoc}{}}

% make chapter numbers start renumbering at 1 with each new part
\ccNumberChaptersByPart

% page dimensions
% ---------------
\lcTex{
\textwidth 15.6cm 
\textheight 23 cm
\ifthenelse{\boolean{usehyperref}}{}{\topmargin -14mm}
\evensidemargin 3mm 
\oddsidemargin 3mm
}

% default column layout
% ---------------------
\newcommand{\cgalColumnLayout}{\ccTexHtml{%
    \ccSetThreeColumns{CGAL_Oriented_side}{}{\hspace*{8.5cm}}
    \ccPropagateThreeToTwoColumns}{}}

\newcommand{\cgalrelease}{2.2}

\ccDefGlobalScope{CGAL::}
%%%%%%%
%   for the new reference manual style, uncomment the following commands
%
\marginparsep10mm
\marginparwidth15mm
\gdef\ccNewRefManualStyle{\ccTrue}
%
%% The tab marker are aligned with the top of the main text. To align
%% them with the page header, the following length definition can be used.
%\setlength{\ccRefTabLift}{12.5mm}
%
%%%%%%%
%%%%%%%
%
% you may also want to use these commands, but be careful to check that
% other redefinitions of ccRefPageBegin and End don't cause strange problems
% (e.g. if ccAdvanced is used to bracket a ref page)
%\def\ccRefPageBegin{\ccParDims\cgalColumnLayout}
%\def\ccRefPageEnd{\ccParDims\cgalColumnLayout}
%
%%%%%%%

\makeindex

\sloppy

\input{ionly}
\lcTex{\batchmode}

\begin{document}

\include{Title/main}
\pagestyle{plain}
\pagenumbering{roman}
\setcounter{page}{0}
\include{Preface/main}
\cleardoublepage
\ifthenelse{\boolean{useminitoc}}{\dominitoc}{}
\tableofcontents
\cleardoublepage
\pagenumbering{arabic}
 
\part{User Manual}
\input{AllMains}

\part{Reference Manual}

\listofrefpages

\input{AllMains_ref}

\bibliographystyle{alpha}
\bibliography{../cgal-manual,geom}


\ccTexHtml{\printindex}{}

\end{document}
